\textbf{FAIR principy} (FAIR) = FAIR principles (FAIR): FAIR je zkratka ze čtyř anglických přídavných jmen označující tyto principy pro (meta)data: nalezitelná (Findable), dostupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a opětovně využitelná (Reusable). Tyto principy se detailně dají popsat 15 body: Findable – dohledatelná / nalezitelná. Data mají být nalezitelná jak pro lidi (např. skrze webové vyhledávače), tak i pro stroje (např. pro tvorbu indexů těchto vyhledávačů). V praxi je tento cíl podporován kvalitním, veřejně dostupným a strojově čitelným metadatovým popisem dat a používáním jednoznačných perzistentních / trvalých identifikátorů (PID), která na data ukazují. o    F1. (meta)datům je přiřazen jedinečný a perzistentní identifikátor (např. DOI).  o     F2. data jsou popsána dostatečnými metadaty.  o     F3. (meta)data jsou registrována nebo indexována v prohledávatelných zdrojích.   o     F4. metadata zahrnují identifikátor datové sady. Accessible – přístupná / dostupná. Technické řešení přístupu k datům a metadatům musí používat standardní otevřené protokoly (např. https://) obvyklé v daném oboru. FAIR data nemusí být přístupná volně – pak i autentizační mechanismy mají být běžné a standardní (např. OpenID Connect) v daném oboru. Pokud jsou sama data nepřístupná (neveřejná, anebo byla smazána), alespoň metadata by měla být stále volně dostupná pro podporu principu dohledatelnosti / nalezitelnosti a trvalý historický záznam o již neexistujících datech. o    A1. (meta)data lze získat pomocí jejich identifikátorů při využití standardních komunikačních protokolů.  o     A1.1 protokol je otevřený, zdarma k dispozici a univerzálně použitelný. o     A1.2 protokol umožňuje v případě potřeby autentizaci a autorizaci.  o     A2. metadata jsou dostupná i v případě, že data samotná již nejsou k dispozici. Interoperable – interoperabilní / standardizovaná. Obdoba Accessible, ale ne o přístupových protokolech, ale o datech samotných. Data i metadata mají být ve strojově čitelných a pokud možno otevřených formátech obvyklých v daném vědním oboru. Na jiná data / metadata se má odkazovat pomocí standardních perzistentních identifikátorů. o    I1. (meta)data používají pro reprezentaci znalostí formální, dostupný, sdílený a široce aplikovatelný jazyk. o    I2. (meta)data používají slovníky, které se řídí zásadami FAIR. o    I3. (meta)data obsahují reference na další (meta)data. Reusable – opakovaně použitelná. Spíše cíl, ke kterému se směřuje předchozími body, než samostatný princip. Má být podporován jasnou deklarací licence pro daná data s preferovaným užitím otevřených licencí (např. CC0, CC-BY). o    R1. meta(data) mají množství přesných a relevantních atributů. o    R1.1 (meta)data jsou zveřejněna s jasnou a dostupnou licencí.  o    R1.2 (meta)data jsou spojena se svým původem. o    R1.3 (meta)data splňují standardy vědecké komunity pro daný obor.

\paragraph{Zdroj}\mbox{}\
\begin{itemize}
  \item EOSC, FAIR assessment tools: https://fair-impact.eu/fair-assessment-tools
  \item GO FAIR: https://www.go-fair.org/fair-principles/
  \item NTK, Národní platforma Open Science: https://openscience.cz/cs/data/fair-principy/
  \item RDMkit: https://rdmkit.elixir-europe.org/
\end{itemize}
\textbf{Autor hesla:} Ing. Martin Schätz, Ph.D.
